HTTP/1.1 200 OK Server: Microsoft-IIS/10.0 X-Powered-By: ezEIP X-Frame-Options: SAMEORIGIN Date: Fri, 07 Nov 2025 07:12:17 GMT Connection: close Content-Length: 0