HTTP/1.1 200 OK Server: Microsoft-IIS/10.0 X-Powered-By: ezEIP X-Frame-Options: SAMEORIGIN Date: Wed, 10 Sep 2025 12:06:40 GMT Connection: close Content-Length: 0